python memleak_0409.py 5,123,609,192,393 bytes x ms

ms 0.0 20000.0 40000.0 60000.0 80000.0 100000.0 120000.0 bytes

0M

5M

10M

15M

20M

25M

30M

35M

40M

x80EE9BF:_PyObject_GC_Ma x80938AB:PyString_Format x80EEB3F:_PyObject_GC_Ne x541E02E:Cntr_init x541DFED:Cntr_init x808F40D:PyString_FromSt x566F0F3:RendererAgg::Re x8082612:dictresize x8088D14:PyObject_Malloc x454EB08:PyArray_NewFrom