python memleak2.py 13,729,143,231,537 bytes x ms

ms 0.0 20000.0 40000.0 60000.0 80000.0 100000.0120000.0140000.0160000.0180000.0 bytes

0M

20M

40M

60M

x80EEB3F:_PyObject_GC_Ne x80938AB:PyString_Format x478AF0C:PyArray_NewFrom x808F40D:PyString_FromSt x8082612:dictresize x567C18F:RendererAgg::Re x8088D14:PyObject_Malloc x56405F4:agg::pod_vector x5640679:agg::rasterizer